% Préambule APMEP - Annales
% Auteurs
% tapuscrit : Denis Vergès
% relecture : François Kriegk
% figures TikZ :
% figures pstricks :
% modifications :
% Remerciements :
% version 2 : 2026-07-10
%
\documentclass[12pt,a4paper,french]{article}

% Packages
%%% codage et police utilisée
\usepackage[T1]{fontenc}
\RequirePackage{iftex}
\iftutex % moteur utf-8 lualatex, xelatex
	\usepackage{fourier-otf} % remplace fourier pour moteur utf8 (LuaLaTeX, XeLaTeX)
	% Alternatives nécéssite (LuaLaTeX, XeLaTeX)
    \usepackage{hyperref}
	%\usepackage{fontspec}% pour utiliser des fontes système
\else % pour les autres moteurs latex, pdflatex
	\usepackage[utf8]{inputenc}
	\usepackage{fourier}
	\usepackage{amsmath,amssymb}
    \usepackage[dvips]{hyperref}
    \renewcommand{\ttdefault}{lmtt}
\fi
\usepackage[normalem]{ulem}
\usepackage{pifont}
\usepackage{lscape}
% tableaux
\usepackage{multicol}
\usepackage{multirow}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{tabularray}
% texte et composition
\usepackage{textcomp}
\usepackage{babel}
\usepackage[np]{numprint}
%
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{makeidx}
\makeindex
% pour le symbole €
\usepackage{eurosym}
\DeclareRobustCommand{\officialeuro}{%
  \ifmmode\expandafter\text\fi
  {\fontencoding{U}\fontfamily{eurosym}\selectfont e}}
\AtBeginDocument{\renewcommand{\euro}{\officialeuro}}
% couleurs étendues
\usepackage{xcolor}
% pour les listes
\usepackage{enumitem}
% Enumérations réglage par défaut
\setlist[itemize]{label=\textbullet,leftmargin=5mm,labelwidth=3mm,labelsep=2mm,align=left}
\setlist[enumerate]{labelindent=0pt, leftmargin=5mm, labelsep=2mm, labelwidth=3mm,labelsep=2mm, align= left}
\setlist[enumerate,1]{label = \textbf{\arabic*.}}
\setlist[enumerate,2]{label = \textbf{\alph*.}}
\setlist[enumerate,3]{label = \textbf{\roman*.}}
% pour l'ajustement des boites (figures…)
\usepackage{adjustbox}
% pour ne pas commencer un exercice en fin de page
\usepackage{needspace}
%
% Taille de la zone d'écriture
\usepackage[left=1.5cm,right=1.5cm,top=3cm,bottom=3cm]{geometry}
\setlength{\headheight}{15pt}
\setlength{\parindent}{0mm}
\sloppy
%
% Formatage du pdf
\hypersetup{%
    pdfauthor = {APMEP},
    pdfsubject = {Terminale, Série spécialité J1},
    pdftitle = {Baccalauréat épreuve de spécialité (terminale)  -- Voie générale -- Session 2026},
    allbordercolors = white,
    pdfstartview=FitH
}
% Pour scratch (code)
\usepackage{scratch3}
% Pour le code Python
\usepackage{listings}
\lstdefinestyle{python}{
  language=Python,
  basicstyle=\ttfamily\small,
  keywordstyle=\color{blue}\bfseries,
  commentstyle=\color{gray}\itshape,
  stringstyle=\color{orange},
  numbers=left,
  numberstyle=\tiny\color{gray},
  breaklines=true,
  frame=single,
  backgroundcolor=\color{gray!5},
  tabsize=4
}
  % usage (exemple)
  %\begin{lstlisting}[style=python]
%def seuil():
%    n = 1
%    p = 0.5
%    while p < 0.6 :
%       n = n + 1
%       p = p*7/15 + 1/3
%    return n
%\end{lstlisting}


% Pour une visualisation de type tableur
\usepackage{pas-tableur}
%
%% pour PsTricks
\usepackage{pst-bezier}%% AVANT les autres PST
\usepackage{pstricks-add}
\usepackage{pst-func,pst-tree,pst-circ}
\usepackage{pst-eucl}
%% pour TikZ
\usepackage{tikz,pgfplots,pgf,tkz-tab,tikzpagenodes}
\usetikzlibrary{calc,patterns,decorations,arrows.meta,patterns.meta,arrows}
\pgfplotsset{compat=1.18,/pgf/number format/.cd,use comma}
\usepackage{icomma} % gestion des espaces autour des virgules
\DeclareMathSymbol{;}{\mathbin}{operators}{"3B}% pour un espacement correct du ; en mode maths
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Définitions
%
% notation en mode mathématique et hors mode mathématique
\newcommand{\R}{\ensuremath{\mathbb{R}}}
\newcommand{\N}{\ensuremath{\mathbb{N}}}
\newcommand{\D}{\ensuremath{\mathbb{D}}}
\newcommand{\Z}{\ensuremath{\mathbb{Z}}}
\newcommand{\Q}{\ensuremath{\mathbb{Q}}}
\newcommand{\C}{\ensuremath{\mathbb{C}}}
%
\providecommand{\up}{\textsuperscript}
%
\newcommand{\vect}[1]{\overrightarrow{\,\mathstrut#1\,}}
\newcommand{\vectt}[1]{\overrightarrow{\,\mathstrut\text{#1}\,}}
%
\def\Oij{$\left(\text{O};\vect{\imath},\vect{\jmath}\right)$}
\def\Oijk{$\left(\text{O};\vect{\imath},\vect{\jmath},\vect{k}\right)$}
\def\Ouv{$\left(\text{O};\vect{u},\vect{v}\right)$}
%
\newcommand{\ds}{\displaystyle}
%
\renewcommand{\d}{\mathrm{\,d}}
\renewcommand{\i}{\mathrm{\,i\,}}
\newcommand{\e}{\mathrm{\,e\,}}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


\begin{document}

%---------------------------------------------------------
% Réglage entête, pied de page
%---------------------------------------------------------
\rhead{\textbf{A. P{}. M. E. P{}.}}
\lhead{\small Sujet}
\lfoot{\small{Antilles, Guyane}}
\rfoot{\small{16 juillet 2026}}
\pagestyle{fancy}

\thispagestyle{empty}


%---------------------------------------------------------
% Titre
%---------------------------------------------------------
\begin{center}\Large \bfseries
	\decofourleft~ Baccalauréat épreuve de spécialité (terminale) ~\decofourright\\[10pt]
	Voie générale -- spécialité J1 -- Antilles, Guyane -- 16 juillet 2026
	\marginpar{\rotatebox{90}{\textbf{A. P{}. M. E. P{}.}}}\\[10pt]
	Sujet
\end{center}


\section*{Exercice 1 \hfill 4 points}

\subsection*{Partie A}

L'agence de sûreté nucléaire ASNR contrôle les installations des centrales nucléaires afin de garantir leur sécurité et leur conformité. La fréquence des contrôles dépend de l'état du réacteur.

On considère que dans le parc nucléaire français~:
\begin{itemize}[noitemsep]
	\item 20~\% des réacteurs sont en arrêt pour maintenance~;
	\item 5~\% des réacteurs fonctionnent au ralenti~;
	\item le reste des réacteurs du parc nucléaire est en état de fonctionnement normal.
\end{itemize}

On considère également que parmi les réacteurs en arrêt, 85\,\% sont contrôlés et que parmi les réacteurs fonctionnant au ralenti, 60\,\% sont contrôlés.

On choisit au hasard un réacteur dans le parc nucléaire français, et on note~:
\begin{itemize}[noitemsep]
	\item $A$ l'évènement \og Le réacteur est en arrêt \fg~;
	\item $R$ l'évènement \og Le réacteur fonctionne au ralenti \fg~;
	\item $N$ l'évènement \og Le réacteur fonctionne normalement \fg~;
	\item $C$ l'évènement \og Le réacteur subit un contrôle \fg.
\end{itemize}

Pour un évènement quelconque $E$, on désigne par $\overline{E}$ son évènement contraire et par $P(E)$ sa probabilité.

On note $x$ la probabilité que le réacteur subisse un contrôle sachant qu'il fonctionne normalement, c'est--à--dire $x = P_N(C)$.

\medskip

\begin{minipage}{0.57\linewidth}
	\begin{enumerate}
		\item Recopier l'arbre des probabilités ci-contre en complétant les pointillés à l'aide des données de l'énoncé.
		\item Calculer la probabilité que le réacteur soit en arrêt et qu'il subisse un contrôle.
	\end{enumerate}

	On sait de plus que la probabilité qu'un réacteur du parc nucléaire soit contrôlé est égale à $0,35$.

	\begin{enumerate}[resume]
		\item Montrer que la probabilité $x$ est égale à $0,2$.
		\item Le réacteur choisi subit un contrôle. Déterminer la probabilité qu'il fonctionne normalement.
	\end{enumerate}
\end{minipage}\hfill
\begin{minipage}{0.4\linewidth}
	%début PSTRicks
	\pstree[levelsep=2.5,treesep=.7,treemode=R,nodesep=3pt]{\TR{}}
	{
		\pstree{\TR{$A$}\taput{\ldots}}
		{
			\TR{$C$}\taput{\ldots}
			\TR{$\overline{C}$}\tbput{\ldots}
		}
		\pstree{\TR{$R$}\taput{$\ldots$}}
		{
			\TR{$C$}\taput{\ldots}
			\TR{$\overline{C}$}\tbput{\ldots}
		}
		\pstree{\TR{$N$}\taput{$\ldots$}}
		{
			\TR{$C$}\taput{$x$}
			\TR{$\overline{C}$}\tbput{\ldots}
		}
	}
	%fin PSTricks
	%début Tikz
	%\begin{center}
	%\begin{tikzpicture}[
	%  level distance=2.6cm,
	%  level 1/.style={sibling distance=5.4cm},
	%  level 2/.style={sibling distance=1.8cm},
	%  edge from parent/.style={draw,-},
	%  every node/.style={font=\small}
	%]
	%\node (root) {}
	%  child {node (A) {$A$} edge from parent node[left=2pt] {$\ldots$}
		%    child {node (AC) {$C$} edge from parent node[above] {$\ldots$}}
		%    child {node (ACb) {$\overline{C}$} edge from parent node[below] {$\ldots$}}
		%  }
	%  child {node (R) {$R$} edge from parent node[right=1pt] {$\ldots$}
		%    child {node (RC) {$C$} edge from parent node[above] {$\ldots$}}
		%    child {node (RCb) {$\overline{C}$} edge from parent node[below] {$\ldots$}}
		%  }
	%  child {node (N) {$N$} edge from parent node[right=2pt] {$\ldots$}
		%    child {node (NC) {$C$} edge from parent node[above] {$x$}}
		%    child {node (NCb) {$\overline{C}$} edge from parent node[below] {$\ldots$}}
		%  };
	%\end{tikzpicture}
	%\end{center}
	%fin Tikz
\end{minipage}

\newpage

\subsection*{Partie B}

Dans le Sud de la France, on compte 12 réacteurs nucléaires qu'on numérote de 1 à 12.

On sait que lorsque le réacteur fonctionne normalement, sa production journalière est égale à 16~GWh (gigawattheure), lorsque le réacteur fonctionne au ralenti, sa production journalière est réduite à 10~GWh et enfin lorsque le réacteur est à l'arrêt, sa production journalière est nulle.

\medskip

On rappelle que $P(N) = 0,75$, $P(R) = 0,05$ et $P(A) = 0,20$.

\begin{enumerate}
	\item On désigne par $X$ la variable aléatoire qui modélise la production journalière en GWh d'un réacteur.

	\begin{enumerate}[label=\textbf{\alph*.}]
		\item Recopier le tableau ci-dessous et compléter les pointillés donnant la loi de probabilité de la variable aléatoire $X$. On notera $k$ les valeurs prises par la variable aléatoire $X$ et $p_k$ les probabilités égales à $P(X=k)$.

		\begin{center}
			\begin{tabularx}{0.8\linewidth}{|*{4}{>{\centering \arraybackslash}X|}}\hline
				$k$ & $0$ & $\ldots$ & $\ldots$ \\ \hline
				$p_k$ & $0,20$ & $\ldots$ & $\ldots$ \\ \hline
			\end{tabularx}
		\end{center}

		\item Montrer que l'espérance $E(X)$ de la variable aléatoire $X$ est égale à $12,5$ et que sa variance $V(X)$ est égale à $40,75$.
	\end{enumerate}

	\item Pour tout entier naturel $i$ compris entre 1 et 12, on note $X_i$ la variable aléatoire qui modélise la production journalière en GWh du $i$-ème réacteur.

	Ainsi, par exemple, $X_2$ désigne la variable aléatoire qui modélise la production journalière en GWh du 2-ième réacteur.

	On suppose que les variables $X_1, X_2, \ldots, X_{12}$ suivent la même loi de probabilité que la variable aléatoire $X$, et qu'elles sont indépendantes.

	On considère la variable aléatoire $S$ qui donne la production totale journalière des 12 réacteurs. On a ainsi $S = X_1 + X_2 + \cdots + X_{12}$.

	On note $E(S)$ l'espérance de la variable aléatoire $S$ et $V(S)$ sa variance.

	\begin{enumerate}[label=\textbf{\alph*.}]
		\item Montrer que $E(S) = 150$ et $V(S) = 489$.
		\item Afin d'éviter le risque de surcharge du réseau et de couvrir l'ensemble des besoins en électricité, la production totale journalière des 12 réacteurs doit être comprise strictement entre 100~GWh et 200~GWh.

		Peut-on affirmer que la probabilité d'éviter le risque de surcharge et de couvrir l'ensemble des besoins en électricité est supérieure à $0,80$~? Justifier.
	\end{enumerate}
\end{enumerate}

\newpage

\section*{Exercice 2 \hfill 6 points}

Un médicament est administré à un patient par voie intraveineuse.

La notice du médicament indique que:

\begin{itemize}[noitemsep]
	\item le traitement doit durer au moins 7~h ;
	\item lorsque sa quantité, en mg, présente dans le sang est supérieure ou égale à 3~mg, il y a un risque de toxicité.
\end{itemize}

On s'intéresse à la quantité de médicament présente dans le sang au cours du temps sachant que le patient reçoit une première dose de 1~mg.

Deux protocoles sont étudiés dans les deux parties qui sont indépendantes.

\subsection*{Partie A : étude du premier protocole}

Après l'injection de la première dose, une quantité supplémentaire de médicament est administrée régulièrement et de façon continue à un patient mis sous perfusion.

Dans cette partie, on modélise la quantité de médicament présente dans le sang du patient par une fonction $q$ définie sur $[0~;~+\infty[$, où $q(t)$ désigne la quantité, en mg, de médicament présente dans le sang du patient, et $t$ représente le temps, en heure, écoulé depuis l'injection initiale. On a ainsi $q(0) = 1$.

On admet que~:
\begin{itemize}[noitemsep]
	\item la fonction $q$ est dérivable sur $[0~;+\infty[$ et on note $q'$ sa fonction dérivée~;
	\item la fonction $q$ est solution sur $[0~;+\infty[$ de l'équation différentielle $(E)$~:

	\[y' = -\frac{3}{10}y + 1\]

	où $y$ est une fonction de la variable réelle $t$, définie et dérivable sur l'intervalle $[0~;~+\infty[$, et $y'$ sa fonction dérivée.
\end{itemize}

\medskip

\begin{enumerate}
	\item Donner les solutions sur $[0~;~+\infty[$ de l'équation différentielle $(E)$.
	\item Montrer que pour tout réel $t$ appartenant à $[0~;~+\infty[$, $q(t) = \dfrac{10}{3} - \dfrac{7}{3}\e^{-\frac{3}{10}t}$.
	\item Déterminer la limite de la fonction $q$ en $+\infty$. Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice.
	\item Étudier les variations de la fonction $q$ sur $[0~;+\infty[$.
	\item Déterminer, en résolvant une inéquation, au bout de combien de temps après l'injection initiale le médicament présente un risque pour le patient. On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à $10^{-1}$.
	\item D'après ce modèle, le protocole présente-t-il un risque pour le patient~? Justifier.
\end{enumerate}

\newpage

\subsection*{Partie B : étude du second protocole}

On injecte au patient une première dose de médicament de 1~mg. On admet que la quantité de médicament présente dans le sang du patient baisse de 30\,\% toutes les heures. Pour compenser cette baisse, on injecte une dose supplémentaire de 0,75~mg de médicament toutes les heures.

On modélise la situation par une suite $(u_n)$, où, pour tout entier naturel $n$, $u_n$ représente la quantité, en mg, de médicament présente dans le sang du patient au bout de $n$ heures écoulées depuis l'injection initiale.

Sous ces conditions, on a $u_0 = 1$.

\begin{enumerate}
	\item Justifier que pour tout entier naturel $n$, $u_{n+1} = 0,7 \times u_n + 0,75$.
	\item
	\begin{enumerate}[label=\textbf{\alph*.}]
		\item Montrer par récurrence que pour tout entier naturel $n$, $u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4$.
		\item En déduire que la suite $(u_n)$ est convergente.
		\item Déterminer la limite $\ell$ de la suite $(u_n)$.
		\item D'après ce modèle, le traitement présente-t-il un risque pour le patient~? Justifier.
	\end{enumerate}
	\item On considère la suite $(v_n)$ définie, pour tout entier naturel $n$, par $v_n = u_n - 2,5$.
	\begin{enumerate}[label=\textbf{\alph*.}]
		\item Montrer que $(v_n)$ est une suite géométrique dont on précisera la raison et le terme initial.
		\item Montrer que pour tout entier naturel $n$, $u_n = 2,5 - 1,5 \times 0,7^n$.
	\end{enumerate}
	\item D'après ce modèle, au bout de combien d'injections supplémentaires la quantité de médicament présente dans le sang de ce patient dépasse-t-elle 2,4~mg~?
\end{enumerate}

\newpage

\section*{Exercice 3 \hfill 4 points}

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Justifier la réponse donnée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point.

L'espace est muni d'un repère orthonormé \Oijk.

On considère~:

\begin{itemize}[noitemsep]
	\item les points $S(-1~;~\sqrt{2}~;-4)$, A$(2~;~\sqrt{2}~;~-1)$, B$(1~;~\sqrt{2}~;0)$ et C$(2~;~0~;-1)$~;
	\item la droite $d$ dont une représentation paramétrique est donnée par~:
	\[
	\begin{cases}
		x = 2-k\\
		y = \sqrt{2}\,k\\
		z = -1-k
	\end{cases}, \quad k \in \R~;
	\]
	\item le plan $P$ dont une équation cartésienne est~: $x - z + 1 = 0$.
\end{itemize}

On admet que les points A, B et C ne sont pas alignés.

\textbf{Affirmation 1~:} Le vecteur $\overrightarrow{\text{SA}}$ est un vecteur normal au plan (ABC).

\textbf{Affirmation 2~:} Les droites (SB) et $d$ sont sécantes.

\textbf{Affirmation 3~:} La droite $d$ est parallèle au plan $P$.

\textbf{Affirmation 4~:} Le projeté orthogonal de S sur le plan $P$ est le point H de coordonnées $(-3~;~\sqrt{2}~;~-2)$.

\newpage

\section*{Exercice 4 \hfill 6 points}

\subsection*{Partie A : lecture graphique}

On considère une fonction $f$ définie et deux fois dérivable sur l'intervalle $\left]\dfrac{1}{2}~;~+\infty\right[$.
On note $f'$ sa fonction dérivée et $f''$ sa fonction dérivée seconde.

On a tracé, dans un repère orthogonal, la courbe de la fonction $f$, notée $\mathcal{C}$, ainsi que la tangente $T$ à $\mathcal{C}$ au point A(1~;~0). On précise que $T$ passe par le point B$(0~;~-2)$.

On répondra aux questions suivantes en les justifiant à l'aide du graphique.

\begin{center}
	%début Tikz
	\begin{tikzpicture}[]
	\begin{axis}[
	x ={3cm},y={0.95cm},
	axis lines=middle,
	xmin=-0.2, xmax=4.3,
	ymin=-3.2, ymax=6.5,
	xtick distance = 1,	ytick distance = 1,
	xticklabels=\empty, yticklabels=\empty,
	axis line style={-stealth,line width=0.8pt}, grid=major]
	\node[below left] at (axis cs: 0,0) {0};
	\node[below]      at (axis cs: 1,0) {1};
	\node[left]       at (axis cs: 0,1) {1};
	\addplot[domain=-0.2:4.2, samples=2, dashed, thick] {2*x-2} node[pos=0.90, below] {$T$};
	\addplot[domain=0.5005:4.2, samples=250, line width=1.2pt,red] {x*ln(2*x-1)}; \node[red] at(axis cs: 3.1,5.5) {$\mathcal{C}$};
	\filldraw (1,0) circle (1.5pt) node[above left] {A};
	\filldraw (0,-2) circle (1.5pt) node[above left] {B};
	\end{axis}
	\end{tikzpicture}
	%fin Tikz
%	%début PSTricks
%	\psset{yunit=0.8cm,xunit=2.25cm,arrowsize=2pt 3}
%	\begin{pspicture*}(-0.25,-3)(4.25,6.5)
%		\psgrid[gridlabels=0pt,subgriddiv=1,gridwidth=0.2pt]
%		\psaxes[linewidth=1.25pt, Dx=10,Dy=10]{->}(0,0)(-0.25,-3)(4.25,6.5)
%		\psplot[plotpoints=2000,linewidth=1.25pt,linecolor=blue]{0.501}{4}{2 x mul 1 sub ln x mul}
%		\psplotTangent[linestyle=dashed]{1}{5}{2 x mul 1 sub ln}
%		\uput[ul](1,0){A}\uput[d](1,0){1}\uput[l](0,1){1}
%		\uput[ul](3.2,5.5){\blue $\mathcal{C}$}\uput[r](3.8,5.2){$T$}\uput[ul](0,-2){B}\uput[dl](0,0){O}
%	\end{pspicture*}
%	%fin PSTricks
\end{center}

\begin{enumerate}
	\item Déterminer $f'(1)$.
	\item La fonction $f$ est-elle concave sur $\left]\dfrac{1}{2}~;+\infty\right[$~?
	\item Déterminer $f''(1)$.
\end{enumerate}

\newpage

\subsection*{Partie B : étude de fonction}

On admet que la fonction représentée graphiquement dans la partie A est définie sur l'intervalle $\left]\dfrac{1}{2}~;~+\infty\right[$ par~:

\[f(x) = x\ln(2x-1)\]
où $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

On rappelle que~:
\begin{itemize}[noitemsep]
	\item la fonction $f$ est deux fois dérivable sur l'intervalle $\left]\dfrac{1}{2}~;+\infty\right[$, que $f'$ désigne sa fonction dérivée et $f''$ sa fonction dérivée seconde~;
	\item $\mathcal{C}$ désigne la courbe représentative de la fonction $f$ sur l'intervalle $\left]\dfrac{1}{2}~;~+\infty\right[$.
\end{itemize}

\begin{enumerate}
	\item Déterminer, en justifiant, la limite de la fonction $f$ en $\dfrac{1}{2}$. En déduire une interprétation graphique.
	\item Résoudre l'équation $f(x) = 0$ sur l'intervalle $\left]\dfrac{1}{2}~;~+\infty\right[$.
	\item On admet que pour tout réel $x$ appartenant à l'intervalle $\left]\dfrac{1}{2}~;+\infty\right[$~:

	\[f'(x) = \ln(2x-1) + \dfrac{2x}{2x-1}.\]

	\begin{enumerate}[label=\textbf{\alph*.}]
		\item Montrer que pour tout réel $x$ appartenant à l'intervalle $\left]\dfrac{1}{2}~;+\infty\right[$~:

		\[f''(x) = \dfrac{4(x-1)}{(2x-1)^2}.\]

		\item Montrer que $\mathcal{C}$ admet un unique point d'inflexion et que ce point est l'intersection de $\mathcal{C}$ avec l'axe des abscisses.
	\end{enumerate}
	\item
	\begin{enumerate}[label=\textbf{\alph*.}]
		\item Montrer que la fonction $f$ est positive sur l'intervalle $[1~;~2]$.
		\item On admet que pour tout $x$ appartenant à l'intervalle $\left]\dfrac{1}{2}~;~+\infty\right[$, on a~:

		\[\dfrac{x^2}{2x-1} = \dfrac{1}{2}x + \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{8}\times\dfrac{2}{2x-1}.\]

		Montrer que~:

		\[\displaystyle\int_{1}^{2} \dfrac{x^2}{2x-1}\, \text{d}x = 1 + \dfrac{1}{8}\ln (3).\]

		\item On note $\mathcal{A}$ l'aire du domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x=1$ et $x=2$.

		En vous aidant d'une intégration par parties, déterminer la valeur exacte de l'aire $\mathcal{A}$ en unité d'aire.
	\end{enumerate}
\end{enumerate}

\newpage

\subsection*{Partie C : généralisation}

On désigne par $a$ un réel strictement positif et par $f_a$ la fonction définie sur l'intervalle $\left]\dfrac{1}{a}~;~+\infty\right[$ par~:

\[f_a(x) = x\ln(ax - 1).\]

On admet que $f_a$ est deux fois dérivable sur l'intervalle $\left]\dfrac{1}{a}~;~+\infty\right[$. On note $f_a'$ sa fonction dérivée, $f_a''$ sa fonction dérivée seconde, et $\mathcal{C}_a$ sa représentation graphique.

On admet que pour tout $x$ appartenant à l'intervalle $\left]\dfrac{1}{a}~;~+\infty\right[$:

\[f_a''(x) = \dfrac{a(ax-2)}{(ax-1)^2}.\]

\begin{enumerate}
	\item Montrer que pour tout réel $a$ strictement positif, la courbe $\mathcal{C}_a$ admet un unique point d'inflexion A$_a$.
	\item Montrer que les points A$_a$ sont alignés, $a$ appartenant à l'intervalle $]0~;~+\infty[$.
\end{enumerate}
\end{document}
